Spill Statistics 6.9.—10.10.1994

average Intensity: 540 kHz total number of p’s: ß 0:8 � 10^{12} in 34 days

Thomas Ruf

Spill Statistics 24.4.—6.6.1995

average Intensity: 800 kHz total number of p’s: ß 1:6 � 10^{12} in 41 days

(6 days lost due to PS and LEAR problems)

Thomas Ruf

CPLEAR Improvement New Vertex-chamber used for triggering

Improves trigger efficiency and readout deadtime. Physics gain �2:5 more good events/time.

Thomas Ruf

before

after